-- 修复 sys_message 表中 deviceId 字段长度限制问题
-- 将 deviceId 字段从 VARCHAR(30) 扩展到 VARCHAR(255)，与 sys_device 表保持一致

ALTER TABLE `sys_message` 
MODIFY COLUMN `deviceId` VARCHAR(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL COMMENT '设备ID';

-- 验证修改结果
DESCRIBE `sys_message`;